Equilibrium, T = 300 K Mesoscopic

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4

|

0.0

|

0.5

|

1.0

|

1.5

| | | | |

| | | |

Electron Energy in Units of the Optical Phonon Energy

Electron Energy Distribution

Initial, T_i = 75 K

Equilibrium, T = 300 K Mesoscopic

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4

|

0.0

|

0.2

|

0.4

|

0.6

| | | | |

| | | |

Electron Energy in Units of the Optical Phonon Energy

Electron Energy Distribution

Initial, T_i = 1000 K